-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.36


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.610157039886
cusum  =  0.244256517156
eta  =  2.30903902048
hl_amp_ratio  =  3.15418871081
kurtosis  =  -0.477891681926
n_points  =  161
period  =  0.233767967098
period_SNR  =  11.2154034053
period_log10FAP  =  -3.29810274864
period_uncertainty  =  8.76673711397e-06
phase_cusum  =  0.276235727203
phase_eta  =  2.31705508144
phi21  =  -0.443459221304
phi31  =  0.671796681908
quartile31  =  0.72
r21  =  0.0616095342356
r31  =  0.0207664695437
shapiro_w  =  0.81345975399
skewness  =  0.993412668832
slope_per10  =  -0.0264965320192
slope_per90  =  0.0370226940016
stetson_k  =  0.738110822141
weighted_mean  =  15.7642243707
weighted_std  =  0.746851007218
