-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.68


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.242790080763
cusum  =  0.0883979004872
eta  =  0.592805815346
hl_amp_ratio  =  0.95885672507
kurtosis  =  -1.45584632446
n_points  =  270
period  =  0.366631141098
period_SNR  =  49.2847300857
period_log10FAP  =  -43.5786462021
period_uncertainty  =  6.18473601347e-05
phase_cusum  =  0.261455005432
phase_eta  =  0.194302231423
phi21  =  1.45596246938
phi31  =  5.34197125244
quartile31  =  0.38
r21  =  0.222746280891
r31  =  0.150538282578
shapiro_w  =  0.917579889297
skewness  =  0.00233070345081
slope_per10  =  -0.116311475347
slope_per90  =  0.19157510482
stetson_k  =  0.895209957795
weighted_mean  =  14.6623805074
weighted_std  =  0.194367895426
