-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.353151114032
cusum  =  0.159817894391
eta  =  0.869220084382
hl_amp_ratio  =  0.214154878066
kurtosis  =  -0.147004788414
n_points  =  91
period  =  0.452185479803
period_SNR  =  13.8201677236
period_log10FAP  =  -6.97222883372
period_uncertainty  =  5.94003924606e-05
phase_cusum  =  0.307351792349
phase_eta  =  0.302189473896
phi21  =  1.01941617463
phi31  =  1.682764991
quartile31  =  0.37
r21  =  0.400118749952
r31  =  0.336102952983
shapiro_w  =  0.849067807198
skewness  =  -1.03206787143
slope_per10  =  -0.206469994503
slope_per90  =  0.427202769273
stetson_k  =  0.664967807834
weighted_mean  =  14.7385194926
weighted_std  =  0.259984389866
