-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.253714227799
cusum  =  0.155725937476
eta  =  1.00930300206
hl_amp_ratio  =  0.574336472024
kurtosis  =  -0.0549154996637
n_points  =  124
period  =  0.556589731479
period_SNR  =  14.4230228899
period_log10FAP  =  -8.75172376178
period_uncertainty  =  6.73226174323e-05
phase_cusum  =  0.274030937158
phase_eta  =  0.855342894108
phi21  =  0.639888136612
phi31  =  2.05994527088
quartile31  =  0.35
r21  =  0.551414786816
r31  =  0.245868396863
shapiro_w  =  0.957631111145
skewness  =  -0.389797362807
slope_per10  =  -0.148449999591
slope_per90  =  0.448600016534
stetson_k  =  0.793673354729
weighted_mean  =  14.9868073559
weighted_std  =  0.245935900892
