-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.349519585529
cusum  =  0.128818791858
eta  =  0.662803425913
hl_amp_ratio  =  0.32344603842
kurtosis  =  0.285781715377
n_points  =  400
period  =  0.536273510041
period_SNR  =  43.5891469648
period_log10FAP  =  -45.6205139946
period_uncertainty  =  7.75858681738e-05
phase_cusum  =  0.277724080719
phase_eta  =  0.32142819446
phi21  =  -2.44436256125
phi31  =  -1.41677640679
quartile31  =  0.43
r21  =  0.526001003667
r31  =  0.31844813506
shapiro_w  =  0.885045230389
skewness  =  -1.07097893292
slope_per10  =  -0.0814998888636
slope_per90  =  0.138290768386
stetson_k  =  0.718285965646
weighted_mean  =  13.3585845511
weighted_std  =  0.305787119879
