-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.379057814626
cusum  =  0.123542282688
eta  =  0.474931945879
hl_amp_ratio  =  0.471944200689
kurtosis  =  -0.556730222459
n_points  =  418
period  =  0.538260059148
period_SNR  =  48.4555465708
period_log10FAP  =  -54.4946366751
period_uncertainty  =  7.58070065626e-05
phase_cusum  =  0.294414906597
phase_eta  =  0.0970798854689
phi21  =  0.775639141917
phi31  =  1.83251024362
quartile31  =  0.45
r21  =  0.481097022807
r31  =  0.330592182817
shapiro_w  =  0.919919371605
skewness  =  -0.696049694346
slope_per10  =  -0.0709049650272
slope_per90  =  0.179030748095
stetson_k  =  0.787167952911
weighted_mean  =  14.1820919635
weighted_std  =  0.311190977031
