-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0231646396883
cusum  =  0.244744091568
eta  =  0.806444819133
hl_amp_ratio  =  1.5093190215
kurtosis  =  0.595612577149
n_points  =  278
period  =  0.997633619505
period_SNR  =  22.8172054935
period_log10FAP  =  -11.8306741919
period_uncertainty  =  0.000342594003144
phase_cusum  =  0.222215225927
phase_eta  =  1.34597848708
phi21  =  0.280826762451
phi31  =  0.578327917487
quartile31  =  0.0375
r21  =  0.141171163053
r31  =  0.343624348982
shapiro_w  =  0.971846401691
skewness  =  0.530091404884
slope_per10  =  -0.462533337995
slope_per90  =  0.44012784598
stetson_k  =  0.76978215809
weighted_mean  =  14.6845975987
weighted_std  =  0.0307918487797
