-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.69


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.83862675518
cusum  =  0.413473137022
eta  =  0.989031130616
hl_amp_ratio  =  0.587699325732
kurtosis  =  -1.02218262222
n_points  =  15
period  =  0.752189992248
period_SNR  =  3.57318538908
period_log10FAP  =  0.0
period_uncertainty  =  9.71821711633e-05
phase_cusum  =  0.413473137022
phase_eta  =  0.68260458603
phi21  =  3.7667312965
phi31  =  3.43947699226
quartile31  =  0.635
r21  =  0.555950370526
r31  =  0.282105717427
shapiro_w  =  0.843736946583
skewness  =  -0.62220412776
slope_per10  =  -0.493572948872
slope_per90  =  0.278771416173
stetson_k  =  0.751878852692
weighted_mean  =  10.0546666667
weighted_std  =  0.443183433304
