-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.474990063341
cusum  =  0.175586256415
eta  =  0.848096583438
hl_amp_ratio  =  0.439174265646
kurtosis  =  -0.150522324464
n_points  =  244
period  =  0.402725416147
period_SNR  =  39.1152496706
period_log10FAP  =  -29.2655082833
period_uncertainty  =  6.50756688161e-05
phase_cusum  =  0.230092644752
phase_eta  =  0.041747669678
phi21  =  1.04065239495
phi31  =  2.29713146973
quartile31  =  0.52
r21  =  0.594418093488
r31  =  0.327303991391
shapiro_w  =  0.919068813324
skewness  =  -0.84985558613
slope_per10  =  -0.140705601985
slope_per90  =  0.1715999864
stetson_k  =  0.731943233896
weighted_mean  =  12.4109074582
weighted_std  =  0.362938239396
