-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.400022146053
cusum  =  0.121022616784
eta  =  0.573820959943
hl_amp_ratio  =  0.152225331312
kurtosis  =  1.13480549687
n_points  =  335
period  =  0.454792386606
period_SNR  =  40.3103646909
period_log10FAP  =  -37.6678669412
period_uncertainty  =  5.76825622279e-05
phase_cusum  =  0.280275323192
phase_eta  =  0.0455230029214
phi21  =  -2.45899986061
phi31  =  -1.47349058065
quartile31  =  0.33
r21  =  0.463925397409
r31  =  0.312131429977
shapiro_w  =  0.819600701332
skewness  =  -1.37602948884
slope_per10  =  -0.160042433821
slope_per90  =  0.214066666861
stetson_k  =  0.639349014868
weighted_mean  =  13.5852615407
weighted_std  =  0.269338893457
