-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.382198727549
cusum  =  0.146293323637
eta  =  0.513235542015
hl_amp_ratio  =  0.234301331604
kurtosis  =  -0.417149245206
n_points  =  679
period  =  0.486716017114
period_SNR  =  66.1457057994
period_log10FAP  =  -83.5504345554
period_uncertainty  =  7.48179998896e-05
phase_cusum  =  0.278612577036
phase_eta  =  0.0469595863902
phi21  =  -2.37272025486
phi31  =  -4.48596459721
quartile31  =  0.47
r21  =  0.5001888142
r31  =  0.390278098629
shapiro_w  =  0.862101554871
skewness  =  -0.911650942103
slope_per10  =  -0.0760818883791
slope_per90  =  0.0996705000348
stetson_k  =  0.699457234961
weighted_mean  =  14.3096472341
weighted_std  =  0.329513120009
