-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.287214271634
cusum  =  0.169540870033
eta  =  0.746923582477
hl_amp_ratio  =  0.75680890612
kurtosis  =  -0.657612741475
n_points  =  182
period  =  0.506752748033
period_SNR  =  12.2028652381
period_log10FAP  =  -8.23046968454
period_uncertainty  =  8.36547782715e-05
phase_cusum  =  0.207298089529
phase_eta  =  0.728360323712
phi21  =  -2.17895477715
phi31  =  -1.83681761911
quartile31  =  0.49
r21  =  0.571083729751
r31  =  0.38826958354
shapiro_w  =  0.975409567356
skewness  =  -0.250916535015
slope_per10  =  -0.0674804879178
slope_per90  =  0.247076509064
stetson_k  =  0.820044869209
weighted_mean  =  15.3516834132
weighted_std  =  0.355863450538
