-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.390325727581
cusum  =  0.110499981641
eta  =  0.554433550679
hl_amp_ratio  =  0.223927464596
kurtosis  =  -0.565398330402
n_points  =  244
period  =  0.459025607177
period_SNR  =  35.3050992374
period_log10FAP  =  -30.9681073669
period_uncertainty  =  8.45351054192e-05
phase_cusum  =  0.256529846367
phase_eta  =  0.129508252894
phi21  =  3.92550618862
phi31  =  4.98846990318
quartile31  =  0.52
r21  =  0.524178214038
r31  =  0.350758925454
shapiro_w  =  0.847765505314
skewness  =  -0.892631253482
slope_per10  =  -0.159922651733
slope_per90  =  0.185391894054
stetson_k  =  0.6917439414
weighted_mean  =  14.2153468466
weighted_std  =  0.360446459497
