-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.413524653532
cusum  =  0.182658213013
eta  =  0.662618481678
hl_amp_ratio  =  0.532503583943
kurtosis  =  -0.666256587995
n_points  =  109
period  =  0.563290228328
period_SNR  =  13.3473812851
period_log10FAP  =  -10.1088520074
period_uncertainty  =  7.26638593526e-05
phase_cusum  =  0.356129056542
phase_eta  =  0.144615525249
phi21  =  0.651469205075
phi31  =  1.77550409859
quartile31  =  0.47
r21  =  0.386661183157
r31  =  0.40423788523
shapiro_w  =  0.924831867218
skewness  =  -0.64441508975
slope_per10  =  -0.283099999651
slope_per90  =  0.191139996983
stetson_k  =  0.792363473199
weighted_mean  =  16.6910880468
weighted_std  =  0.320016804892
