-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.55


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.267238169891
cusum  =  0.0965582735344
eta  =  0.641620499089
hl_amp_ratio  =  0.640237094034
kurtosis  =  -0.612071237379
n_points  =  267
period  =  1.15993244565
period_SNR  =  36.618945986
period_log10FAP  =  -36.0588151468
period_uncertainty  =  0.000300189576434
phase_cusum  =  0.270718823372
phase_eta  =  0.331935701802
phi21  =  -2.29804451284
phi31  =  -0.81407702141
quartile31  =  0.33
r21  =  0.356508249109
r31  =  0.0982060241389
shapiro_w  =  0.943718969822
skewness  =  -0.583699232241
slope_per10  =  -0.277797092845
slope_per90  =  0.630000010133
stetson_k  =  0.810672381825
weighted_mean  =  13.3684480601
weighted_std  =  0.217968133283
