-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.288828208167
cusum  =  0.0939244486018
eta  =  0.553533173138
hl_amp_ratio  =  0.322764896707
kurtosis  =  -0.768950840723
n_points  =  374
period  =  0.571568697262
period_SNR  =  42.3682902419
period_log10FAP  =  -45.5866903052
period_uncertainty  =  9.12000113659e-05
phase_cusum  =  0.268741306322
phase_eta  =  0.299439322908
phi21  =  -2.27861076857
phi31  =  -0.926250637061
quartile31  =  0.4075
r21  =  0.46125429488
r31  =  0.260757566888
shapiro_w  =  0.910723090172
skewness  =  -0.658627729144
slope_per10  =  -0.128607452978
slope_per90  =  0.173933424974
stetson_k  =  0.736766609614
weighted_mean  =  15.8834458988
weighted_std  =  0.261476497511
