-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.297711717099
cusum  =  0.117380431285
eta  =  0.478072152428
hl_amp_ratio  =  0.415897900783
kurtosis  =  -0.743538667744
n_points  =  484
period  =  0.579311207285
period_SNR  =  56.1155900203
period_log10FAP  =  -66.5982161755
period_uncertainty  =  8.82235654517e-05
phase_cusum  =  0.214929287678
phase_eta  =  0.314058131779
phi21  =  -2.37623319771
phi31  =  -1.55621363625
quartile31  =  0.3925
r21  =  0.378487355473
r31  =  0.221051545299
shapiro_w  =  0.894903063774
skewness  =  -0.718209020141
slope_per10  =  -0.0974158335736
slope_per90  =  0.138812910481
stetson_k  =  0.762481215816
weighted_mean  =  14.4622648967
weighted_std  =  0.25008397487
