-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.357502974625
cusum  =  0.189943005728
eta  =  0.700535954107
hl_amp_ratio  =  0.563023915678
kurtosis  =  -0.286190095416
n_points  =  109
period  =  0.503357446686
period_SNR  =  14.5247223149
period_log10FAP  =  -8.80914867258
period_uncertainty  =  7.25257127425e-05
phase_cusum  =  0.298853868076
phase_eta  =  0.693664751479
phi21  =  -2.79235252476
phi31  =  -2.75927398348
quartile31  =  0.39
r21  =  0.322809995326
r31  =  0.134440536406
shapiro_w  =  0.944957911968
skewness  =  -0.6730318811
slope_per10  =  -0.179225002648
slope_per90  =  0.147629370392
stetson_k  =  0.738063332393
weighted_mean  =  16.630677004
weighted_std  =  0.301147509889
