-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.367295849206
cusum  =  0.0829845151082
eta  =  0.614354159612
hl_amp_ratio  =  0.210819943743
kurtosis  =  -0.00438602902149
n_points  =  373
period  =  0.479813898087
period_SNR  =  44.5101007891
period_log10FAP  =  -45.5940509745
period_uncertainty  =  7.71281000619e-05
phase_cusum  =  0.207571978041
phase_eta  =  0.361412705824
phi21  =  -2.38221691517
phi31  =  -4.73499007125
quartile31  =  0.44
r21  =  0.415208854977
r31  =  0.297333628068
shapiro_w  =  0.841837048531
skewness  =  -1.07685406547
slope_per10  =  -0.101525346011
slope_per90  =  0.119182578423
stetson_k  =  0.653724175312
weighted_mean  =  16.4069696606
weighted_std  =  0.33325978048
