-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.5


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.163210825122
cusum  =  0.301939964955
eta  =  1.53489644642
hl_amp_ratio  =  0.756534884619
kurtosis  =  -1.32355040584
n_points  =  25
period  =  0.243118037103
period_SNR  =  9.9707468596
period_log10FAP  =  -0.00171083197029
period_uncertainty  =  3.12678607412e-05
phase_cusum  =  0.380985749236
phase_eta  =  0.459300056538
phi21  =  -1.6726540459
phi31  =  0.0356376317951
quartile31  =  0.2
r21  =  0.161301997962
r31  =  0.104198356787
shapiro_w  =  0.903590381145
skewness  =  -0.275728742186
slope_per10  =  -0.584467169752
slope_per90  =  0.6390479574
stetson_k  =  0.840634320346
weighted_mean  =  15.5462216052
weighted_std  =  0.134832624566
