-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.244982575257
cusum  =  0.0936954355676
eta  =  0.506816481616
hl_amp_ratio  =  0.470636511834
kurtosis  =  -0.593894791099
n_points  =  428
period  =  0.578473974081
period_SNR  =  52.439501311
period_log10FAP  =  -61.3032531294
period_uncertainty  =  8.96692068802e-05
phase_cusum  =  0.227877224544
phase_eta  =  0.0511573499745
phi21  =  -2.13972673747
phi31  =  -0.937885590776
quartile31  =  0.28
r21  =  0.491709712886
r31  =  0.286878453652
shapiro_w  =  0.927181661129
skewness  =  -0.671626402944
slope_per10  =  -0.1760913126
slope_per90  =  0.261033711598
stetson_k  =  0.751555590665
weighted_mean  =  14.4060863036
weighted_std  =  0.205523886125
