-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.37568022151
cusum  =  0.189481791511
eta  =  0.521145592183
hl_amp_ratio  =  0.326630117288
kurtosis  =  -0.83321044631
n_points  =  320
period  =  0.481790421877
period_SNR  =  33.1955117706
period_log10FAP  =  -34.09469797
period_uncertainty  =  6.3283564054e-05
phase_cusum  =  0.181645672358
phase_eta  =  0.588394974823
phi21  =  -2.44383802268
phi31  =  -1.63683074273
quartile31  =  0.5425
r21  =  0.422290288755
r31  =  0.269843292155
shapiro_w  =  0.862879693508
skewness  =  -0.768761811951
slope_per10  =  -0.0732137578646
slope_per90  =  0.107784198298
stetson_k  =  0.720203528401
weighted_mean  =  16.5142046649
weighted_std  =  0.373270325183
