-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.209804433288
cusum  =  0.119588792289
eta  =  0.546398901381
hl_amp_ratio  =  0.550391183898
kurtosis  =  -0.443687890602
n_points  =  457
period  =  0.504049842329
period_SNR  =  48.4338081413
period_log10FAP  =  -52.549537367
period_uncertainty  =  8.13727367162e-05
phase_cusum  =  0.213097912417
phase_eta  =  0.462771136545
phi21  =  -2.32383485203
phi31  =  -1.18264156949
quartile31  =  0.29
r21  =  0.386699955651
r31  =  0.32474701905
shapiro_w  =  0.95947098732
skewness  =  -0.522202407011
slope_per10  =  -0.0633680169971
slope_per90  =  0.0697662019163
stetson_k  =  0.782713753836
weighted_mean  =  12.2524908692
weighted_std  =  0.20192012201
