-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.259465212108
cusum  =  0.122294448928
eta  =  0.552798507031
hl_amp_ratio  =  0.576342318175
kurtosis  =  -0.722398651595
n_points  =  245
period  =  0.559742357885
period_SNR  =  36.7724603474
period_log10FAP  =  -31.7898582574
period_uncertainty  =  8.97886383881e-05
phase_cusum  =  0.238730829304
phase_eta  =  0.375747909146
phi21  =  0.93812258406
phi31  =  -1.72994362158
quartile31  =  0.32
r21  =  0.389339046497
r31  =  0.164804703608
shapiro_w  =  0.95685839653
skewness  =  -0.467044150763
slope_per10  =  -0.180932580214
slope_per90  =  0.101191360975
stetson_k  =  0.767983904148
weighted_mean  =  15.2841973244
weighted_std  =  0.214933453386
