-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.76


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.362100469526
cusum  =  0.139721423094
eta  =  0.654203374515
hl_amp_ratio  =  0.212788761177
kurtosis  =  -1.30955796549
n_points  =  122
period  =  0.569869387928
period_SNR  =  15.8743912344
period_log10FAP  =  -12.9096685121
period_uncertainty  =  7.43712101317e-05
phase_cusum  =  0.318572954123
phase_eta  =  0.0890614282669
phi21  =  0.704715801736
phi31  =  1.67040449679
quartile31  =  0.715
r21  =  0.507610150061
r31  =  0.347506279305
shapiro_w  =  0.82645213604
skewness  =  -0.605713063968
slope_per10  =  -0.261359995231
slope_per90  =  0.404458290727
stetson_k  =  0.704505732673
weighted_mean  =  16.0280938416
weighted_std  =  0.375848317754
