-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.55


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.23694216468
cusum  =  0.229358482514
eta  =  0.501216490353
hl_amp_ratio  =  0.966140814307
kurtosis  =  -0.698241719352
n_points  =  118
period  =  0.352992145213
period_SNR  =  12.6659336398
period_log10FAP  =  -10.2710346377
period_uncertainty  =  3.38491185924e-05
phase_cusum  =  0.274449136964
phase_eta  =  0.353982631447
phi21  =  1.2507903256
phi31  =  2.23385565649
quartile31  =  0.2675
r21  =  0.160275936821
r31  =  0.0669136421984
shapiro_w  =  0.978147804737
skewness  =  -0.132398895027
slope_per10  =  -0.134311110698
slope_per90  =  0.192447873492
stetson_k  =  0.829455256438
weighted_mean  =  14.7691750842
weighted_std  =  0.196950214151
