-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.256007572014
cusum  =  0.0922232148302
eta  =  0.513662224204
hl_amp_ratio  =  0.476162225846
kurtosis  =  -0.780899212849
n_points  =  623
period  =  0.515895652387
period_SNR  =  61.5314706063
period_log10FAP  =  -77.3505883898
period_uncertainty  =  7.02970051756e-05
phase_cusum  =  0.216820125364
phase_eta  =  0.456859427894
phi21  =  0.853973557665
phi31  =  2.34101073856
quartile31  =  0.39
r21  =  0.420733847787
r31  =  0.215910041389
shapiro_w  =  0.946796178818
skewness  =  -0.489241667372
slope_per10  =  -0.0391527493474
slope_per90  =  0.0594580763307
stetson_k  =  0.791286036538
weighted_mean  =  14.1972452816
weighted_std  =  0.246223603514
