-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.312005486076
cusum  =  0.107535482307
eta  =  0.552989497093
hl_amp_ratio  =  0.330369785389
kurtosis  =  -0.662304438314
n_points  =  384
period  =  0.567477376045
period_SNR  =  46.582180752
period_log10FAP  =  -49.5303741789
period_uncertainty  =  8.78121733551e-05
phase_cusum  =  0.266234352735
phase_eta  =  0.11012554086
phi21  =  0.80429359323
phi31  =  -1.21520395567
quartile31  =  0.395
r21  =  0.461772800343
r31  =  0.349660149662
shapiro_w  =  0.903052389622
skewness  =  -0.730881790089
slope_per10  =  -0.12088091734
slope_per90  =  0.198552144782
stetson_k  =  0.743662913592
weighted_mean  =  15.6905450783
weighted_std  =  0.265368538564
