-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.5


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.230066187942
cusum  =  0.11042479913
eta  =  0.66228084811
hl_amp_ratio  =  1.63360444741
kurtosis  =  -1.41154449505
n_points  =  243
period  =  0.381038079084
period_SNR  =  38.5966724784
period_log10FAP  =  -40.2997249747
period_uncertainty  =  4.05480444416e-05
phase_cusum  =  0.317952680266
phase_eta  =  0.175951009625
phi21  =  -2.15603535279
phi31  =  -6.10118300114
quartile31  =  0.305
r21  =  0.0920588062071
r31  =  0.0301849785942
shapiro_w  =  0.897461354733
skewness  =  0.292402267315
slope_per10  =  -0.187680050108
slope_per90  =  0.247878117343
stetson_k  =  0.891561300391
weighted_mean  =  14.2009914078
weighted_std  =  0.162761238259
