-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.182489319
cusum  =  0.272182047589
eta  =  0.487316084003
hl_amp_ratio  =  0.341244633833
kurtosis  =  -0.307546729507
n_points  =  117
period  =  0.433754881703
period_SNR  =  13.0688036087
period_log10FAP  =  -8.06050960843
period_uncertainty  =  4.0244468866e-05
phase_cusum  =  0.269514014657
phase_eta  =  0.601241011216
phi21  =  -1.98826560066
phi31  =  -1.19100689794
quartile31  =  0.24
r21  =  0.34445826877
r31  =  0.202264331231
shapiro_w  =  0.90573656559
skewness  =  -0.839364735774
slope_per10  =  -0.214566742697
slope_per90  =  0.232400000095
stetson_k  =  0.738036933777
weighted_mean  =  12.9217094017
weighted_std  =  0.171126436979
