-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.41178946661
cusum  =  0.120386619737
eta  =  0.421287951752
hl_amp_ratio  =  0.248718452132
kurtosis  =  -0.446834394765
n_points  =  351
period  =  0.46362591652
period_SNR  =  39.3363016818
period_log10FAP  =  -42.9352633337
period_uncertainty  =  5.99526617652e-05
phase_cusum  =  0.326930186291
phase_eta  =  0.0628254632127
phi21  =  -2.3707979555
phi31  =  -1.38627694594
quartile31  =  0.49
r21  =  0.459260233591
r31  =  0.358842461425
shapiro_w  =  0.872297048569
skewness  =  -0.867344245012
slope_per10  =  -0.0896110795349
slope_per90  =  0.18271565838
stetson_k  =  0.687055585976
weighted_mean  =  16.3636216783
weighted_std  =  0.351921557627
