-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.388764715187
cusum  =  0.151480503786
eta  =  0.54532455373
hl_amp_ratio  =  0.192631466255
kurtosis  =  -0.425267731691
n_points  =  272
period  =  0.487069555311
period_SNR  =  34.0642323819
period_log10FAP  =  -33.6097974376
period_uncertainty  =  5.36124998583e-05
phase_cusum  =  0.220272558789
phase_eta  =  0.0867876839522
phi21  =  0.743808592111
phi31  =  1.5421640184
quartile31  =  0.465
r21  =  0.4508811334
r31  =  0.332219936704
shapiro_w  =  0.841158986092
skewness  =  -0.931310847392
slope_per10  =  -0.115233335334
slope_per90  =  0.151620097353
stetson_k  =  0.644551448946
weighted_mean  =  16.5463691534
weighted_std  =  0.346487755547
