-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.310535867722
cusum  =  0.15814536397
eta  =  0.515058040945
hl_amp_ratio  =  0.508644896198
kurtosis  =  -0.743719593274
n_points  =  272
period  =  0.535236046124
period_SNR  =  33.59207341
period_log10FAP  =  -34.0968969159
period_uncertainty  =  7.97431551741e-05
phase_cusum  =  0.291818876176
phase_eta  =  0.0363916597554
phi21  =  0.881164206239
phi31  =  -0.986570072536
quartile31  =  0.4025
r21  =  0.503085059774
r31  =  0.330079818952
shapiro_w  =  0.917031407356
skewness  =  -0.643394185406
slope_per10  =  -0.19212259642
slope_per90  =  0.344913749909
stetson_k  =  0.809039367296
weighted_mean  =  13.8177256929
weighted_std  =  0.266874251504
