-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.354699066324
cusum  =  0.110301481083
eta  =  0.613384914154
hl_amp_ratio  =  0.267910667117
kurtosis  =  -0.657630673909
n_points  =  348
period  =  0.508715301416
period_SNR  =  42.9454984801
period_log10FAP  =  -45.4067940261
period_uncertainty  =  7.20519108286e-05
phase_cusum  =  0.202306170825
phase_eta  =  0.371624051339
phi21  =  0.639578610966
phi31  =  -1.42552606854
quartile31  =  0.48
r21  =  0.431360828143
r31  =  0.206051680791
shapiro_w  =  0.863283991814
skewness  =  -0.822542510856
slope_per10  =  -0.0883611667077
slope_per90  =  0.176875221248
stetson_k  =  0.72602926895
weighted_mean  =  15.6291255306
weighted_std  =  0.315973185276
