-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.83


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.364978048919
cusum  =  0.130886751089
eta  =  0.602228011737
hl_amp_ratio  =  0.607473793305
kurtosis  =  -1.07171205181
n_points  =  198
period  =  0.479906832435
period_SNR  =  19.9315013723
period_log10FAP  =  -16.3698709283
period_uncertainty  =  6.28018792302e-05
phase_cusum  =  0.206500167592
phase_eta  =  0.452277297322
phi21  =  3.93083474727
phi31  =  5.03771283742
quartile31  =  0.5475
r21  =  0.374526060517
r31  =  0.16745091499
shapiro_w  =  0.946300029755
skewness  =  -0.325975725156
slope_per10  =  -0.105674550082
slope_per90  =  0.307031294098
stetson_k  =  0.822003162052
weighted_mean  =  16.0115575156
weighted_std  =  0.330546429765
