-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.38


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.408205618393
cusum  =  0.398918279149
eta  =  0.773283316179
hl_amp_ratio  =  1.63251838552
kurtosis  =  -0.373546842177
n_points  =  8
period  =  0.109569736959
period_SNR  =  1.70120894861
period_log10FAP  =  0.0
period_uncertainty  =  3.7430306797e-06
phase_cusum  =  0.398918279149
phase_eta  =  0.773283316179
phi21  =  0.734339866283
phi31  =  0.78036286462
quartile31  =  0.22
r21  =  0.459704731123
r31  =  0.355536081201
shapiro_w  =  0.860961377621
skewness  =  0.798854943984
slope_per10  =  -0.275064443434
slope_per90  =  0.349500006996
stetson_k  =  0.879472749231
weighted_mean  =  14.3140909091
weighted_std  =  0.168068143402
