-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.292906944282
cusum  =  0.203345223028
eta  =  0.515789033263
hl_amp_ratio  =  0.495100568843
kurtosis  =  -0.702923238307
n_points  =  261
period  =  0.51918058402
period_SNR  =  37.5654730542
period_log10FAP  =  -30.9985763998
period_uncertainty  =  7.75127792071e-05
phase_cusum  =  0.263779175756
phase_eta  =  0.105143397033
phi21  =  0.731037020255
phi31  =  1.81834604861
quartile31  =  0.4
r21  =  0.499031450442
r31  =  0.369888246803
shapiro_w  =  0.929779291153
skewness  =  -0.594638064148
slope_per10  =  -0.165293255616
slope_per90  =  0.261146190472
stetson_k  =  0.79363580907
weighted_mean  =  15.4345887894
weighted_std  =  0.257384001803
