-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.5


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.182570298855
cusum  =  0.0874997644167
eta  =  0.871415897304
hl_amp_ratio  =  1.62906280263
kurtosis  =  -0.873876391501
n_points  =  504
period  =  0.314648142347
period_SNR  =  45.5457810679
period_log10FAP  =  -61.9095752518
period_uncertainty  =  2.75649283969e-05
phase_cusum  =  0.223888481992
phase_eta  =  0.649954454031
phi21  =  2.28972976524
phi31  =  3.16671434124
quartile31  =  0.3
r21  =  0.197148395867
r31  =  0.0179431890422
shapiro_w  =  0.920735180378
skewness  =  0.398967029626
slope_per10  =  -0.0443536222879
slope_per90  =  0.0339306977327
stetson_k  =  0.819647534894
weighted_mean  =  13.5681546631
weighted_std  =  0.159434717412
