-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.48


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.435984456159
cusum  =  0.235594784253
eta  =  0.554442851327
hl_amp_ratio  =  0.508316710708
kurtosis  =  -0.514877340543
n_points  =  72
period  =  2.00301922837
period_SNR  =  8.80735952654
period_log10FAP  =  -6.08502712551
period_uncertainty  =  0.00130133838345
phase_cusum  =  0.307240703804
phase_eta  =  0.260595506995
phi21  =  -0.393084066452
phi31  =  -3.54022071314
quartile31  =  0.5725
r21  =  0.348371899908
r31  =  0.193832842066
shapiro_w  =  0.881566107273
skewness  =  -0.788366880153
slope_per10  =  -0.40656792877
slope_per90  =  0.513400002383
stetson_k  =  0.790518953365
weighted_mean  =  13.1418632075
weighted_std  =  0.373586102027
