-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.393113098995
cusum  =  0.143865420261
eta  =  0.568086353552
hl_amp_ratio  =  0.310907247009
kurtosis  =  -0.659625641656
n_points  =  265
period  =  0.500321645381
period_SNR  =  41.4307582386
period_log10FAP  =  -33.5949732814
period_uncertainty  =  7.16382667852e-05
phase_cusum  =  0.245334260934
phase_eta  =  0.132737991299
phi21  =  0.808952221159
phi31  =  1.85550193404
quartile31  =  0.56
r21  =  0.506444955593
r31  =  0.310930221469
shapiro_w  =  0.896045446396
skewness  =  -0.736667759448
slope_per10  =  -0.116239839491
slope_per90  =  0.221549989656
stetson_k  =  0.727132599354
weighted_mean  =  14.8309804459
weighted_std  =  0.344769447012
