-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.291015435604
cusum  =  0.203016259737
eta  =  0.561143140219
hl_amp_ratio  =  0.299101906179
kurtosis  =  -0.309881219058
n_points  =  210
period  =  0.577317410213
period_SNR  =  31.1446658142
period_log10FAP  =  -27.6950929706
period_uncertainty  =  7.5397338391e-05
phase_cusum  =  0.281216415257
phase_eta  =  0.202210256577
phi21  =  3.59784405241
phi31  =  4.62609558524
quartile31  =  0.36
r21  =  0.313364660732
r31  =  0.237810798569
shapiro_w  =  0.90307867527
skewness  =  -0.828661407172
slope_per10  =  -0.156300012022
slope_per90  =  0.217675000895
stetson_k  =  0.715680076892
weighted_mean  =  16.4938787655
weighted_std  =  0.24356773436
