-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.29863671945
cusum  =  0.139908385579
eta  =  0.719729386472
hl_amp_ratio  =  0.63540756987
kurtosis  =  -0.795581283114
n_points  =  398
period  =  0.536044939002
period_SNR  =  46.9958668606
period_log10FAP  =  -45.0618710703
period_uncertainty  =  8.013588329e-05
phase_cusum  =  0.273227299316
phase_eta  =  0.535127135147
phi21  =  -2.43445365274
phi31  =  -3.86136041375
quartile31  =  0.43
r21  =  0.436464971527
r31  =  0.336212097509
shapiro_w  =  0.97169148922
skewness  =  -0.324373328905
slope_per10  =  -0.0510651358325
slope_per90  =  0.0497736014968
stetson_k  =  0.79918180736
weighted_mean  =  17.9030263199
weighted_std  =  0.277144160276
