-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.300224888587
cusum  =  0.250597139585
eta  =  0.544998469033
hl_amp_ratio  =  0.652662376383
kurtosis  =  -0.321553725814
n_points  =  108
period  =  0.517311240967
period_SNR  =  13.6149652881
period_log10FAP  =  -8.78441795639
period_uncertainty  =  6.12855406026e-05
phase_cusum  =  0.250031440663
phase_eta  =  0.710855911234
phi21  =  0.454582517551
phi31  =  -1.81833819677
quartile31  =  0.335
r21  =  0.341738233552
r31  =  0.175625748212
shapiro_w  =  0.943860650063
skewness  =  -0.659214495377
slope_per10  =  -0.19730000291
slope_per90  =  0.295200004863
stetson_k  =  0.804090565209
weighted_mean  =  15.5906072874
weighted_std  =  0.250487316464
