-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.6


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.394559202617
cusum  =  0.118967880078
eta  =  0.630122451043
hl_amp_ratio  =  0.803180326687
kurtosis  =  -1.11361556534
n_points  =  194
period  =  0.29767172112
period_SNR  =  24.472678199
period_log10FAP  =  -19.0810014442
period_uncertainty  =  4.27060330496e-05
phase_cusum  =  0.230197634355
phase_eta  =  0.950599851251
phi21  =  1.10406334836
phi31  =  3.99342869272
quartile31  =  0.5975
r21  =  0.0915870540339
r31  =  0.181744292723
shapiro_w  =  0.95253610611
skewness  =  -0.187744192753
slope_per10  =  -0.0441714271087
slope_per90  =  0.0656837783076
stetson_k  =  0.876687628749
weighted_mean  =  11.1576816609
weighted_std  =  0.353397483032
