-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.79


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.36940245935
cusum  =  0.143375739535
eta  =  0.542207482687
hl_amp_ratio  =  0.648013783322
kurtosis  =  -0.83465081337
n_points  =  177
period  =  0.443614934354
period_SNR  =  26.3068578687
period_log10FAP  =  -22.395361611
period_uncertainty  =  6.93365028434e-05
phase_cusum  =  0.253021356593
phase_eta  =  0.126716254525
phi21  =  0.828124699181
phi31  =  4.8844589105
quartile31  =  0.49
r21  =  0.433485673602
r31  =  0.218580376273
shapiro_w  =  0.922672092915
skewness  =  -0.489432302915
slope_per10  =  -0.149647158032
slope_per90  =  0.238924520084
stetson_k  =  0.843242572218
weighted_mean  =  14.2797794182
weighted_std  =  0.306828561769
