-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.7


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0716880895344
cusum  =  0.202773086215
eta  =  0.796036098792
hl_amp_ratio  =  1.09770577646
kurtosis  =  0.305194381249
n_points  =  223
period  =  0.301347559239
period_SNR  =  16.6049249532
period_log10FAP  =  -10.7205433112
period_uncertainty  =  1.95902850975e-05
phase_cusum  =  0.220005658962
phase_eta  =  1.28241012799
phi21  =  3.09638578476
phi31  =  2.27706771155
quartile31  =  0.12
r21  =  0.0780220911524
r31  =  0.183106520337
shapiro_w  =  0.992274701595
skewness  =  0.1410944766
slope_per10  =  -0.0777162156198
slope_per90  =  0.0944828616825
stetson_k  =  0.780367172555
weighted_mean  =  12.3610762332
weighted_std  =  0.0915913546754
