-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.310757649421
cusum  =  0.0997479774282
eta  =  0.486364245535
hl_amp_ratio  =  0.422842721814
kurtosis  =  -0.130340805391
n_points  =  293
period  =  0.53225750689
period_SNR  =  40.4674358362
period_log10FAP  =  -37.1828551647
period_uncertainty  =  9.77875298283e-05
phase_cusum  =  0.264642672184
phase_eta  =  0.161697321006
phi21  =  -2.506997067
phi31  =  -1.43714731787
quartile31  =  0.41
r21  =  0.469840135873
r31  =  0.358079879713
shapiro_w  =  0.907879948616
skewness  =  -0.847849890556
slope_per10  =  -0.114570589084
slope_per90  =  0.345384903786
stetson_k  =  0.770671742156
weighted_mean  =  13.3667021369
weighted_std  =  0.264547382412
