-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.204817333
cusum  =  0.151765407834
eta  =  0.640424642025
hl_amp_ratio  =  0.561857713251
kurtosis  =  -0.476319146662
n_points  =  681
period  =  0.60333560226
period_SNR  =  71.4155760583
period_log10FAP  =  -83.9276047167
period_uncertainty  =  9.57797207354e-05
phase_cusum  =  0.204390062799
phase_eta  =  0.626655474715
phi21  =  0.9660128014
phi31  =  -0.500638205596
quartile31  =  0.27
r21  =  0.356588132047
r31  =  0.187533168922
shapiro_w  =  0.967464566231
skewness  =  -0.481151391635
slope_per10  =  -0.0412854907204
slope_per90  =  0.0422871579406
stetson_k  =  0.791253136894
weighted_mean  =  12.7641237113
weighted_std  =  0.18785022709
