-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.328015020649
cusum  =  0.149191524005
eta  =  0.742626451379
hl_amp_ratio  =  0.337643420931
kurtosis  =  -0.204300785285
n_points  =  247
period  =  0.472009133258
period_SNR  =  36.4209634923
period_log10FAP  =  -28.2668866563
period_uncertainty  =  7.66124242319e-05
phase_cusum  =  0.274473950868
phase_eta  =  0.515582151664
phi21  =  -2.20856427733
phi31  =  -4.63632242782
quartile31  =  0.375
r21  =  0.426584452148
r31  =  0.192922421899
shapiro_w  =  0.935328960419
skewness  =  -0.747952095195
slope_per10  =  -0.0945368075063
slope_per90  =  0.108463216507
stetson_k  =  0.714230166487
weighted_mean  =  15.1475655212
weighted_std  =  0.291759498423
