-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.452124793619
cusum  =  0.129045009944
eta  =  0.583410082578
hl_amp_ratio  =  0.34837882241
kurtosis  =  0.291977124975
n_points  =  386
period  =  0.449896781269
period_SNR  =  47.3248269308
period_log10FAP  =  -48.8793490231
period_uncertainty  =  6.7741938085e-05
phase_cusum  =  0.263692516486
phase_eta  =  0.218739796318
phi21  =  0.547061463909
phi31  =  1.27946173723
quartile31  =  0.4475
r21  =  0.486303769961
r31  =  0.269518723614
shapiro_w  =  0.88659119606
skewness  =  -1.07189943991
slope_per10  =  -0.0613863610417
slope_per90  =  0.0519021823311
stetson_k  =  0.648138076951
weighted_mean  =  17.670243798
weighted_std  =  0.385024026716
